EPUB-Informationen

Bezeichnung:

890.4

Stand/Datum des Downloads:

11.07.2022

Anlage 4 zur AVO-ÜberleitungsVO

Überleitungszulage

Entgeltgruppe

Vergütungsgruppe bei In-Kraft-Treten AVO-ÜVO

Aufstieg

Ortszuschlag Stufe 1,2 bei In-Kraft-Treten AVO-ÜVO

Lebensaltersstufe bei In-Kraft-Treten AVO-ÜVO

Höhe Ausgleichsbetrag

2

X

IXb nach 2 Jahren

OZ 2

23

16,00

2

X

IXb nach 2 Jahren

OZ 2

25

12,00

2

X

IXb nach 2 Jahren

OZ 2

27

19,00

2

X

IXb nach 2 Jahren

OZ 2

29

26,00

2

X

IXb nach 2 Jahren

OZ 2

31

30,00

2

X

IXb nach 2 Jahren

OZ 2

33

18,00

2

IXb

VIII nach 2 Jahren

OZ 2

21

15,00

2

IXb

VIII nach 2 Jahren

OZ 2

23

26,00

2

IXb

VIII nach 2 Jahren

OZ 2

25

17,00

2

IXb

VIII nach 2 Jahren

OZ 2

27

26,00

2

IXb

VIII nach 2 Jahren

OZ 2

29

34,00

2

IXb

VIII nach 2 Jahren

OZ 2

31

41,00

2

IXb

VIII nach 2 Jahren

OZ 2

33

38,00

2

IXb

VIII nach 2 Jahren

OZ 2

35

18,00

2

IXb

nach Aufstieg aus X

OZ 2

25

12,00

2

IXb

nach Aufstieg aus X

OZ 2

27

19,00

2

IXb

nach Aufstieg aus X

OZ 2

29

26,00

2

IXb

nach Aufstieg aus X

OZ 2

31

30,00

2

IXb

nach Aufstieg aus X

OZ 2

33

18,00

3

VIII

VII nach 2 Jahren

OZ 2

33

16,00

3

VIII

VII nach 2 Jahren

OZ 2

37

12,00

3

VIII

VII nach 2 Jahren

OZ 2

39

19,00

3

VIII

VII nach 8 Jahren

OZ 2

31

17,00

3

VIII

VII nach 8 Jahren

OZ 2

33

28,00

3

VIII

VII nach 8 Jahren

OZ 2

35

37,00

3

VIII

VII nach 8 Jahren

OZ 2

37

19,00

3

VIII

VII nach 8 Jahren

OZ 2

39

20,00

3

VIII

nach Aufstieg aus IXb

OZ 2

23

12,00

3

VIII

nach Aufstieg aus IXb

OZ 2

25

22,00

3

VIII

nach Aufstieg aus IXb

OZ 2

27

31,00

3

VIII

nach Aufstieg aus IXb

OZ 2

29

30,00

3

VIII

nach Aufstieg aus IXb

OZ 2

31

37,00

3

VIII

nach Aufstieg aus IXb

OZ 2

33

38,00

3

VIII

nach Aufstieg aus IXb

OZ 2

35

18,00

5

VII

VIb nach 4 Jahren

OZ 1

39

17,00

5

VII

VIb nach 4 Jahren

OZ 1

41

22,00

5

VII

VIb nach 4 Jahren

OZ 1

43

25,00

5

VII

VIb nach 4 Jahren

OZ 2

25

27,00

5

VII

VIb nach 4 Jahren

OZ 2

27

45,00

5

VII

VIb nach 4 Jahren

OZ 2

29

39,00

5

VII

VIb nach 4 Jahren

OZ 2

31

54,00

5

VII

VIb nach 4 Jahren

OZ 2

33

68,00

5

VII

VIb nach 4 Jahren

OZ 2

35

80,00

5

VII

VIb nach 4 Jahren

OZ 2

37

90,00

5

VII

VIb nach 4 Jahren

OZ 2

39

76,00

5

VII

VIb nach 4 Jahren

OZ 2

41

80,00

5

VII

VIb nach 4 Jahren

OZ 2

43

99,00

5

VII

VIb nach 6 Jahren

OZ 1

33

15,00

5

VII

VIb nach 6 Jahren

OZ 1

37

10,00

5

VII

VIb nach 6 Jahren

OZ 1

39

18,00

5

VII

VIb nach 6 Jahren

OZ 1

41

19,00

5

VII

VIb nach 6 Jahren

OZ 1

43

21,00

5

VII

VIb nach 6 Jahren

OZ 2

23

15,00

5

VII

VIb nach 6 Jahren

OZ 2

25

33,00

5

VII

VIb nach 6 Jahren

OZ 2

27

51,00

5

VII

VIb nach 6 Jahren

OZ 2

29

42,00

5

VII

VIb nach 6 Jahren

OZ 2

31

56,00

5

VII

VIb nach 6 Jahren

OZ 2

33

70,00

5

VII

VIb nach 6 Jahren

OZ 2

35

78,00

5

VII

VIb nach 6 Jahren

OZ 2

37

88,00

5

VII

VIb nach 6 Jahren

OZ 2

39

72,00

5

VII

VIb nach 6 Jahren

OZ 2

41

75,00

5

VII

VIb nach 6 Jahren

OZ 2

43

74,00

5

VII

VIb nach 8 Jahren

OZ 1

33

20,00

5

VII

VIb nach 8 Jahren

OZ 1

37

12,00

5

VII

VIb nach 8 Jahren

OZ 1

39

19,00

5

VII

VIb nach 8 Jahren

OZ 1

41

16,00

5

VII

VIb nach 8 Jahren

OZ 1

43

18,00

5

VII

VIb nach 8 Jahren

OZ 2

23

21,00

5

VII

VIb nach 8 Jahren

OZ 2

25

39,00

5

VII

VIb nach 8 Jahren

OZ 2

27

56,00

5

VII

VIb nach 8 Jahren

OZ 2

29

44,00

5

VII

VIb nach 8 Jahren

OZ 2

31

59,00

5

VII

VIb nach 8 Jahren

OZ 2

33

72,00

5

VII

VIb nach 8 Jahren

OZ 2

35

77,00

5

VII

VIb nach 8 Jahren

OZ 2

37

86,00

5

VII

VIb nach 8 Jahren

OZ 2

39

68,00

5

VII

VIb nach 8 Jahren

OZ 2

41

72,00

5

VII

VIb nach 8 Jahren

OZ 2

43

68,00

6

VIb

Vc nach 4 Jahren

OZ 1

37

22,00

6

VIb

Vc nach 4 Jahren

OZ 1

39

30,00

6

VIb

Vc nach 4 Jahren

OZ 2

25

19,00

6

VIb

Vc nach 4 Jahren

OZ 2

27

20,00

6

VIb

Vc nach 4 Jahren

OZ 2

29

41,00

6

VIb

Vc nach 4 Jahren

OZ 2

31

60,00

6

VIb

Vc nach 4 Jahren

OZ 2

33

77,00

6

VIb

Vc nach 4 Jahren

OZ 2

35

63,00

6

VIb

Vc nach 4 Jahren

OZ 2

37

74,00

6

VIb

Vc nach 4 Jahren

OZ 2

39

80,00

6

VIb

Vc nach 4 Jahren

OZ 2

41

53,00

6

VIb

Vc nach 4 Jahren

OZ 2

43

53,00

6

VIb

Vc nach 8 Jahren

OZ 1

31

18,00

6

VIb

Vc nach 8 Jahren

OZ 1

35

19,00

6

VIb

Vc nach 8 Jahren

OZ 1

37

25,00

6

VIb

Vc nach 8 Jahren

OZ 1

39

32,00

6

VIb

Vc nach 8 Jahren

OZ 2

23

15,00

6

VIb

Vc nach 8 Jahren

OZ 2

25

38,00

6

VIb

Vc nach 8 Jahren

OZ 2

27

32,00

6

VIb

Vc nach 8 Jahren

OZ 2

29

53,00

6

VIb

Vc nach 8 Jahren

OZ 2

31

71,00

6

VIb

Vc nach 8 Jahren

OZ 2

33

82,00

6

VIb

Vc nach 8 Jahren

OZ 2

35

63,00

6

VIb

Vc nach 8 Jahren

OZ 2

37

72,00

6

VIb

Vc nach 8 Jahren

OZ 2

39

77,00

6

VIb

Vc nach 8 Jahren

OZ 2

41

48,00

6

VIb

Vc nach 8 Jahren

OZ 2

43

45,00

6

VIb

nach Aufstieg aus VII

OZ 2

25

27,00

6

VIb

nach Aufstieg aus VII

OZ 2

27

23,00

6

VIb

nach Aufstieg aus VII

OZ 2

29

39,00

6

VIb

nach Aufstieg aus VII

OZ 2

31

54,00

6

VIb

nach Aufstieg aus VII

OZ 2

33

49,00

6

VIb

nach Aufstieg aus VII

OZ 2

35

47,00

6

VIb

nach Aufstieg aus VII

OZ 2

37

55,00

6

VIb

nach Aufstieg aus VII

OZ 2

39

38,00

8

Vc

nach Aufstieg aus VIb

OZ 2

27

20,00

8

Vc

nach Aufstieg aus VIb

OZ 2

29

41,00

8

Vc

nach Aufstieg aus VIb

OZ 2

31

34,00

8

Vc

nach Aufstieg aus VIb

OZ 2

33

26,00

8

Vc

nach Aufstieg aus VIb

OZ 2

35

38,00

8

Vc

nach Aufstieg aus VIb

OZ 2

37

34,00

8

Vc

nach Aufstieg aus VIb

OZ 2

39

19,00