EPUB-Informationen

Bezeichnung:

890.3

Stand/Datum des Downloads:

17.01.2023

Anlage 3 zur AVO-ÜberleitungsVO

I. Besitzstandszulage für Beschäftigte mit Eingruppierung in den Vergütungsgruppen X bis VIII BAT nach den bis 31.Oktober 2008 geltenden Eingruppierungsregelungen

Vergütungsgruppe

ab 1. November 2021

ab 1. Juni 2023

X, IXb, IXa, VIII

7,10 €

7,30 €

X, IXb

35,41 €

36,40 €

IXa

28,32 €

29,11 €

VIII

21,25 €

21,85 €

II. Erhöhung der Besitzstandszulage nach § 8 Absatz 1, 2 und 3 Buchstaben b und c sowie § 14 Absatz 2 Satz 2 der AVO-ÜVO

Die Besitzstandszulage nach § 8 Absatz 1, 2 und 3 Buchstabe b und c sowie § 14 Absatz 2 Satz 2 erhöht sich ab 1. Juni 2023 um 2,8 %.